\hypertarget{structimage__timing__data}{}\section{image\+\_\+timing\+\_\+data Struct Reference}
\label{structimage__timing__data}\index{image\+\_\+timing\+\_\+data@{image\+\_\+timing\+\_\+data}}
\subsection*{Data Fields}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
\mbox{\Hypertarget{structimage__timing__data_a1acff3449f4fa78176b42db9fad5b141}\label{structimage__timing__data_a1acff3449f4fa78176b42db9fad5b141}} 
double {\bfseries delay\+\_\+time}
\item 
\mbox{\Hypertarget{structimage__timing__data_ac0adcd6a7faca3b3166e1e0a49b12362}\label{structimage__timing__data_ac0adcd6a7faca3b3166e1e0a49b12362}} 
int {\bfseries G\+Limageset\+\_\+index}
\item 
\mbox{\Hypertarget{structimage__timing__data_a256a07fd072cab11098007ed173b191e}\label{structimage__timing__data_a256a07fd072cab11098007ed173b191e}} 
int {\bfseries image\+\_\+seq\+\_\+number}
\item 
\mbox{\Hypertarget{structimage__timing__data_a022761cdcef7fdceaedcb9f51e02f72e}\label{structimage__timing__data_a022761cdcef7fdceaedcb9f51e02f72e}} 
int {\bfseries thread\+\_\+seq\+\_\+number}
\end{DoxyCompactItemize}


\subsection{Detailed Description}
Struct for timing display of image 

The documentation for this struct was generated from the following files\+:\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
Myro\+C-\/display-\/linux-\/mac.\+c\item 
Myro\+C-\/display-\/windows-\/interface-\/manager.\+c\item 
Myro\+C-\/display-\/windows-\/opengl-\/img-\/handler.\+c\item 
Myro\+C-\/display.\+c\end{DoxyCompactItemize}
